Title: Arbeits- und Umweltschutz

Q: Wie oft müssen Ketten und Seile eines Hebezeuges von einem Sachverständigen geprüft werden?
A: Mindestens einmal jährlich.

Q: Erläutern Sie den Sinn dieses Zeichens:
A: Zutritt für Unbefugte verboten
Kein absolutes Verbot für Personen, aber es dürfen nur Berechtige den Bereich betreten.

Q: Wie lang ist die im Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene Ruhezeit nach einem Arbeitstag?
A: 11 Stunden

Q: Zu welchen Uhrzeiten darf ein Jugendlicher üblicherweise nicht beschäftigt werden?
A: 20 bis 6 Uhr

Q: Welche Arbeiten dürfen Schwangere nicht ausüben?
A: schwere körperliche Arbeiten
gesundheitsgefährdende Arbeiten
Akkord- oder Fließarbeit