Title: Verladen + Sichern / Container

Q: Nennen Sie die beiden gebräuchlichen Längen von ISO-Containern!
A: 20 Fuss
40 Fuss

Q: Welche Informationen befinden sich auf der CSC-Plakette eines ISO-Containers?
A: Containernummer
Hersteller
Baujahr
Maximales Bruttogewicht
Maximales Stapelgewicht
Maximale Querverwindungslast
Gültigkeitsdauer der Plakette (neuer Container 5 Jahre, danach 2 Jahre)

Q: Beschreiben Sie das wesentliche Merkmal eines Hardtopcontainers und seinen üblichen Verwendungszweck!
A: Zusätzlich zu den Türen stabiles abnehmbares Stahldach.
Geeignet zur Kranverladung von Schwergütern und für überhohe Ladungen.

Q: Beschreiben Sie den Aufbau eines IBC!
A: Unterfahrbarer Behälter
aus Kunststoff oder Metall,
Volumen zwischen 500 und 3000 Liter.

Q: Welche Prüfungen sind nach dem Beladen eines Containers durchzuführen?
A: Ladungssicherung, insbesondere gegen Herausfallen der Ladung beim Öffnen der Türen.
Transportpapiere in der Dokumententasche.
Türen ordnungsgemäß verschlossen.
Plomben ordnungsgemäß angebracht.
Notwendige Markierungen, Hinweis-, Warnzeichen angebracht.